\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\caption{All statistics are based on contigs of size $\geq$ 500 bp, unless otherwise noted (e.g., "\# contigs ($\geq$ 0 bp)" and "Total length ($\geq$ 0 bp)" include all contigs).}
\begin{tabular}{|l*{1}{|r}|}
\hline
Assembly & E2348-69 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 0 bp) & 2442 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 1000 bp) & 156 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 5000 bp) & 74 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 10000 bp) & 64 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 25000 bp) & 47 \\ \hline
\# contigs ($\geq$ 50000 bp) & 26 \\ \hline
Total length ($\geq$ 0 bp) & 5791762 \\ \hline
Total length ($\geq$ 1000 bp) & 5047942 \\ \hline
Total length ($\geq$ 5000 bp) & 4913543 \\ \hline
Total length ($\geq$ 10000 bp) & 4845903 \\ \hline
Total length ($\geq$ 25000 bp) & 4552658 \\ \hline
Total length ($\geq$ 50000 bp) & 3757801 \\ \hline
\# contigs & 395 \\ \hline
Largest contig & 300313 \\ \hline
Total length & 5202412 \\ \hline
GC (\%) & 50.52 \\ \hline
N50 & 135065 \\ \hline
N90 & 20674 \\ \hline
auN & 137006.7 \\ \hline
L50 & 13 \\ \hline
L90 & 53 \\ \hline
\# N's per 100 kbp & 6.21 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\end{document}
